From 76f9d9107072b5844ea0d6fc0ad646cba93a3d79 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "Matthias P. Braendli" <matthias.braendli@mpb.li>
Date: Thu, 28 Sep 2017 17:54:32 +0200
Subject: Mention CFR and DPD

---
 mmbtools.tex | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

(limited to 'mmbtools.tex')

diff --git a/mmbtools.tex b/mmbtools.tex
index 0f52a4b..70cf572 100644
--- a/mmbtools.tex
+++ b/mmbtools.tex
@@ -172,6 +172,7 @@ clock_config_t},
 \addcontentsline{toc}{section}{Acronyms}
 \begin{acronym}[mmbTools]
     \acro{1PPS}{One pulse per second}
+    \acro{CFR}{Crest Factor Reduction}
     \acro{CIF}{Common Interleaved Frame}
     \acro{CRC}{Communications Research Centre Canada}
     \acro{DAB}{Digital Audio Broadcasting}
@@ -181,10 +182,12 @@ clock_config_t},
     \acro{FIC}{Fast Information Channel}
     \acro{HE-AAC}{High Efficiency Advanced Audio Codec}
     \acro{mmbTools}{Mobile Multimedia Broadcasting Tools}
+    \acro{MER}{Modulation Error Rate}
     \acro{MNSC}{Multiplex Network Signalling Channel}
     \acro{NTP}{Network Time Protocol}
     \acro{OCXO}{Oven-Controlled Crystal Oscillator}
     \acro{OFDM}{Orthogonal Frequency-Division Multiplexing}
+    \acro{PAPR}{Peak-to-Average Power Ratio}
     \acro{PRBS}{Pseudo-Random Bit Sequence}
     \acro{SFN}{Single-Frequency Network}
     \acro{TCXO}{Temperature-Compensated Crystal Oscillator}
-- 
cgit v1.2.3

